WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1076012329 Luxburg, Karl August von Luxburg, Karl August Emil Graf von[^1]
[^1: - älterer Sohn des Freiherrn (ab 1790 Grafen) Johann Friedrich von Luxburg und dessen Frau Carolina Maria Dorothea, geb. Freiin Vogt von Hunolstein; Bruder von Friedrich von Luxburg und Auguste von Berstett
- königlich bayerischer Major à la suite
- heiratete am 25. April 1814 (oder: 23. März 1814) in Seckenheim die verwitwete Eléonore Denuelle de la Plaigne (3. September 1787 in Florenz – 30. Januar 1868 Florenz), die Tochter des Dominique Denuelle de la Plaigne und der Francoise Caroline Sophie Eléonore Couprie; die Ehe blieb ohne männlichen Nachkommen
- Januar 1821 bis Januar 1836 Intendant des Mannheimer Theaters]