WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Regenscheid, Georg; Regenscheid, Johann Georg
birth: 1739, Siblingen
sex: m
residence: Mannheim
Hausbesitzer in Mannheim (Haus B 4, 14, an der „Kalten Gasse“); in seinem Haus wohnte Franz Anton von Weber vom 13. Oktober 1810 bis zu seinem Tod am 16. April 1812