WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116222433 Klengel, August Alexander Klengel, August Stephan Alexander[^1]
[^1: - Sohn des Landschaftsmalers Johann Christian Klengel; bereits in Dresden musikalische Ausbildung (schon 1801 als Pianist in Dresden genannt, 1803 erster Auftritt in Leipzig)
- 1803 bis 1805 Schüler Clementis, der ihn zur Ausbildung mit auf seine Reisen (u. a. nach Wien, Leipzig, Berlin) nahm
- 1805 bis 1811 Klavierlehrer und Pianist in St. Petersburg
- 1811 bis 1813 in Paris ansässig, anschließend Reise nach Italien (u. a. Mailand)
- 1814/15 in Dresden, 1815/16 in London
- ab 1. Februar 1817 erster Organist an der kathol. Hofkirche in Dresden]