WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Franz Joseph Arnold Ferdinand Liborius Maria von
birth: 1772-08-31, Hildesheim
death: 1773-06-18, Hildesheim
sex: m
Sohn von Franz Anton und Maria Anna Catharina Antonetta von Weber, geb. von Fumetti.