WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Goltermann, Georg; Goltermann, Georg Eduard
identifier: 102411034
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
birth: 1824-08-19, Hannover
death: 1898-12-29, Frankfurt (Main)
residence: Würzburg
residence: Frankfurt am Main
- Sohn des Organisten Friedrich Goltermann (1791–1878) und dessen Frau Dorothea, geb. Bruns (1796–1837)
- erster Unterricht beim Vater
- 1847–1849 Studium bei August Christian Prell in Hannover und Joseph Menter in München
- 1852 Musikdirektor in Würzburg
- ab 1853 zweiter Kapellmeister und als Nachfolger von Ignaz Lachner, der die erste Kapellmeisterstelle von 1861 bis 1875 innehatte, Erster Kpm. am Stadttheater Frankfurt am Main bis 1880