WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kaufmann, Friedrich Theodor
identifier: 116193220
birth: 1823-04-09, Dresden
death: 1872-02-05, Dresden
sex: m
occupation: Uhrmacher
occupation: Instrumentenbauer
residence: Dresden
Sohn von Johann Friedrich Kaufmann, mit dem er 1842–1844 eine Kunstreise durch Österreich, Bayern, Russland und Dänemark unternahm; auf der Rückreise von Kopenhagen erlitten sie Schiffbruch, konnten gerettet werden, aber verloren alle Instrumente; 1844 bis 1851 Neubau der verlorenen Instrumente unter Anwendung neuer Ideen und Erfahrungen, so erfand er das Orchestrion; 1851 und 1852 unternahmen beide abermals eine Reise, und zwar nach England, Irland und Schottland. Danach lebten beide nur noch in Dresden, ihr sogen. akustisches Cabinet wurde von vielen Fremden aufgesucht.