WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vieuxtemps, Jules Joseph Ernst [Jüngster Bruder des Geigers Henri Vieuxtemps; Solo-Vc der Italienischen Oper in London; seit 1858 1. Vc. im Charles Hallé-Orchester, Manchester.]