WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zinck, Johan Georg Christoffer; Zinck, Johann Georg Christoph
birth: 1788-06-15, Kopenhagen
death: 1828-04-14, Kopenhagen
sex: m
occupation: Sänger (Tenor / Bariton)
residence: Kopenhagen
- Sohn von Hardenack Otto Conrad Zinck und dessen Frau Susanne Elisabeth, geb. Pontét (1745–1832); Bruder von Ludvig Zinck
- Gesangsschüler seines Vaters
- nach Medizinstudium wegen seiner schönen Tenorstimme zunächst Kantor der Zitadellen-Kirche in Kopenhagen
- 1812 (Debüt am 14. April) bis 1827 Sänger am Königlichen Theater in Kopenhagen, sang u. a. den Max im Freischütz (gab am Ende seiner Karriere vornehmlich Baritonpartien)
- seit 1813 verheiratet mit der Sängerin und Schauspielerin Maria Elisabeth, geb. Thomsen (1789–1823)