WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1284730379 Franz, Friedrich Franz, Johannes Friedrich Traugott Frantz, Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des königlichen Küchenmeisters August Traugott Franz und dessen Frau Johanna Friederike, geb. Werther
- Ausbildung ab 1807 bei Spohr in Gotha
- wirkte 1814 bis 1816 unentgeltlich in der höfischen Kirchenmusik mit
- erwies sich 1816 beim Probespiel für die Hofkapelle als ein brauchbarer tutti-Spieler [...], welcher bey fortgeseztem Fleiß sich noch vervollkommnen dürfte
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Dezember 1816 bis zum Tod]