WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Knaust, Heinrich Theodor; Knaust, Heinrich Theodor August
birth: 1805-02-14, Braunschweig
death: 1865
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Braunschweig
residence: Bremen
residence: Weimar
- ab 1820 am Theater Braunschweig, zweiter Tenor, gab Nebenrollen im Schauspiel
- wechselte 1827 vom Theater Braunschweig nach Bremen, dort engagiert für Liebhaberrollen
- 1827 bis 1834 am Theater Bremen; sang dort in der szenischen Erstaufführung des Oberon (23. Oktober 1827) den Hüon; gastierte von Bremen aus u. a. im Sommer 1829 in Wiesbaden, wo er in der Oberon-Erstaufführung (26. Juli) erneut den Hüon gab, sowie 1833 in Dresden (sang dort Max im Freischütz)
- ab 1834 lebenslange Anstellung am Hoftheater Weimar (dort bis 1839 aktiv), von dort aus Gastauftritte u. a. in Bremen (1836); nach 3½-jähriger Krankheit (ohne Bühnenauftritte) 1842 pensioniert, lebte weiterhin in Weimar