WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Steckling, Ernestine Winkler, Wilhelmine Ernestine Flemming, Ernestine[^1]
[^1: - Tochter eines Bäckers aus Calbe/Saale
- in Berlin Mitarbeiterin der Blindenanstalt von August Zeune
- seit 7. Dezember 1807 in erster Ehe verheiratet mit dem Direktor der am 2. Januar 1809 gegründeten Dresdner Blindenanstalt Emanuel Gottlieb Flemming (1772–1818), einem Cousin von Friedrich Ferdinand Flemming; führte nach dem Tod des ersten Ehemanns die Direktion der Blindenanstalt weiter
- seit 1819 verheiratet mit Ludwig Steckling, der die Direktion der Blindenanstalt übernahm (bis 1828); ihr wurde der Unterricht der weiblichen Zöglinge der Anstalt übertragen
- spätestens 1831 Trennung vom Ehemann; leitete bis April 1832 nochmals die Blindenanstalt, in der sie bis zu ihrem Tod arbeitete; Nachfolger wurde im Mai 1832 Karl August Georgi, der 1833 Ernestine Stecklings Tochter aus erster Ehe, Bertha Flemming (1811–1834), heiratete, dann 1840 die Schwester seiner ersten Frau, Louise Flemming (1812–1877)]