WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Klingenberg, Johann Christian Friedrich
birth: 1787, Bremen
death: 1821, Bremen
sex: m
occupation: Hautboist
residence: Bremen
- Sohn des Querpfeifers (1775) und Hautboisten (1783) Johann Friedrich Klingenberg (gest. 1804), der in Bremen auch als Instrumentenhändler tätig war
- ab 1809 Regiments-Hautboist (Klarinette, Bassethorn, Violine)
- ab 1813 Leiter des Musik-Corps der Hanseatischen Legion