WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rozier, Angelika Maria; Kohlenberg, Angelika Maria
identifier: 1037324803
birth: 1797, Paris
sex: f
occupation: Tänzerin
residence: Wien
residence: Paris
- Schwester des Ballettmeisters Jean François Rozier (1789–1861)
- 1816–1823 Solotänzerin an der Wiener Hofoper
- verheiratet 1819–1823 mit Josef Kohlenberg (1797–1846); gemeinsame Tochter: Josephine Alexandra Kohlenberg (1820–1891)