WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Schinkel, Karl Friedrich
source date: 1953
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[...]

Es kommt nun so viel zusammen, was unberechenbar ist, daß nur mit Hilfe Ihrer Autorität die Vollendung erreicht werden kann. Herr Glatz ist bange, daß die neue Maschinerie, den Arbeitern ungewohnt, nicht überall gleich vollkommen tätig sein wird, weil gar keine Proben gemacht werden können, indem das Theater für die Anfertigung der Kulissen, Soffitten usw. eingenommen ist. Hierzu kommt die Neuheit des Tauwerks, das allerlei Widerspenstigkeit zeigt. Besonders ist das auch beim Vorhang der Fall; ich habe deshalb gedacht, es sei der Vorsicht gemäß, einen Interimsvorhang … malen zu lassen… In unserem Falle besonders, wo wir durch die großen Angelegenheiten im Opernhause um drei Wochen mit allem zurückgeblieben sind, wo keine Szene vollständig probiert werden konnte, weil sie noch nicht mit allem Zubehör gemalt war, wo so viel tausend andere Dinge deshalb zurückbleiben mußten, ist ohnehin so viel Not und Angst…

[...]