WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118607065 Schelling, Pauline von Gotter, Angelica Pauline Amalie[^1]
[^1: - Tochter von Friedrich Wilhelm Gotter (1746–1797) und dessen Frau Louise, geb. Stieler (1760–1826)
- Ausbildung im Gothaer Mädchenpensionat von Sophie Ludolphine Stieler, geb. Burckhardt (1768–1806)
- in ihrer Jugend befreundet mit Sylvie von Ziegesar und Louise Seidler
- 1810 im Gothaer Liebhabertheater tätig
- seit 11. Juni 1812 verheiratet mit Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (dessen zweite Frau); sechs gemeinsame Kinder (drei Söhne, drei Töchter)
- das Paar lebte in München (bis 1820), Erlangen (1820 bis 1826), wieder München (1827 bis 1841), Berlin (ab 1841)]