WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Röder, Louise von
sex: f
occupation: Hofdame
residence: Karlsruhe
- Hofdame im Hofstaat der Erbgroßherzogin (ab 1811 Großherzogin) Stephanie von Baden, 1815 noch unverheiratet (Fräulein von)
- möglicherweise identisch mit Luise (Caroline Friederike) Freiin Röder von Diersburg (1788–1847, später verh. mit G. J. Mayer), Tochter von Georg Friedrich Freiherr Röder von Diersburg (1762–1822) aus dessen erster Ehe mit Friederike Luise, geb. Schilling von Cannstadt (1768–1806)