WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schütze, Elisabeth James, Elisabeth[^1]
[^1: - seit 12. März 1803 verh. mit Karl Heinrich Ferdinand Schütze, lebte mit ihrem Ehemann in London (bis 1812), St. Petersburg (1812/13), erneut in London (ab 1813) und schließlich in Deutschland (ab 1818/19 in Dresden bzw. Schweta bei Mügeln)
- Widmungsträgerin der Erstausgabe des deutschen Oberon-Textbuches von Theodor Hell (1826)]