WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1139918435 Vigitill, Maximiliana Catharina Justina[^1]
[^1: - jüngere Tochter des Nürnberger Goldschmieds Johann Samuel Vigitill (geb. 19. April 1734, gest. 1. November 1789) und seiner Frau Dorothea Elisabeth, geb. Seutter (Heirat 1763 in Augsburg, bestattet 13. Mai 1792); Schwester von Elise Vigitill
- der Vater war auch ein talentierter Silhouettenzeichner (vgl. die Porträtsilhouetten seiner Frau sowie der Töchter im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg)
- ihr Stammbuch mit Eintragungen aus den Jahren 1786 bis 1799 befindet sich Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (Nachlass Georg, Prinz von Preußen)]