WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

d: Erste Aprill. gearbeitet. 12 ¼ 4 Probe Philharmon. [Für das Philharmonic Concert am 3. April; die Probendauer gibt Weber im Brief an seine Frau vom 4. April 1826 abweichend mit 12–3 Uhr an.] erkältet [Laut Webers Brief an seine Frau vom 4. April 1826 war es sehr kalt im Saale.]. arger Krampfhusten. Mittag bei Fawcett. geschlafen [Zum Besuch bei der Familie Fawcett vgl. auch Webers Brief an seine Frau vom 4. April 1826.]. ins Theater. 'twas I[^1]. um 10 Uhr nach Hause. Fieber. laxiren. Pille genommen. Fiaker 13 –

[^1: An diesem Abend wurden im Coventgarden Theatre drei Werke gegeben: die Oper Artaxerxes von Thomas Arne, das von Weber erwähnte Operatic Piece 'Twas I (aus dem Französischen), dessen Musikeinlagen John Watson arrangiert hatte, sowie die Farce The Duel von Richard Brinsley Peake; vgl. Theatrical Observer, Nr. 1348 (1. April 1826). Das von Weber genannte Werk hatte an diesem Abend Premiere; besetzt waren J. Duruset (Delorme), Mr. Keeley (Marcel), Mr. Evans (Mayor), Mr. Barnes (Clerk), M. A. Davenport (Madame Mag), Mrs. Wilson (Marchioness), Miss Jones (Julienne) und L. E. Vestris (Georgette Clairvile).]