d: 25t Sonntag. um 10 Uhr in die Kirche. Frau v: Chezy nebst Rangen Mittag da. troz dem 11 Seiten instrumentirt und somit den Ersten Act der Euryanthe vollendet. id est in 12 Tagen instrumentirt[^1]. o Hosterwitz! o Ruhe. Feuerwerk!!![^2]

[^1: Weber hatte in Hosterwitz an der Instrumentierung des I. Akts (Nr. 1–9) 15 Tage gearbeitet (seit 11. Mai); begonnen hatte er allerdings laut Tagebuch bereits am 1. April 1823.]

[^2: Nachdem die Arbeitsentlastung und die Reduzierung von gesellschaftlichen Verpflichtungen im Sommerquartier die Arbeit am I. Akt der Euryanthe beschleunigt hatten, ist Webers vielzitierter Satz o Hosterwitz! o Ruhe. nur allzu verständlich. Fraglich bleibt die Fortsetzung: Zündete Weber zur Feier des Erfolgs im Geiste ein imaginäres Feuerwerk? Das Pillnitzer Hoftagebuch (Sächsisches Landesarchiv Dresden, 10006 Oberhofmarschallamt, O 05, Nr. 056, Bl. 5) überliefert zumindest kein höfisches Feuerwerk an diesem Tag, zumal die königliche Familie erst am Spätnachmittag aus Dresden nach Pillnitz zurückgekehrt war. Allerdings findet sich im Hoftagebuch ein Hinweis, der eine andere Erklärung möglich erscheinen lässt: Heute früh 1. Uhr ist in dem 1 ½ Stunde von hier bey Schönfeld liegenden Dorfe Schullwitz bey einem Häusler Feuer ausgekommen und deßen Häusgen abgebrannt. Dieser Brand war sicherlich Gesprächsstoff im Ort.]