WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1209694360 Taschenberg, Carl Gottlob[^1]
[^1: - Sohn des Geigers Carl Gottlob Taschenberg, der von 1771 bis zum Tod 1800 Mitglied der Dresdner Hofkapelle war
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von ca. 1809 bis 1830]