WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Torri, Gaetano
sex: m
occupation: Souffleur
residence: Dresden
Souffleur der italienischen Hofoper in Dresden, pensioniert am 30. November 1819 (sein Nachfolger wurde ab 1. Dezember 1819 August Busch)