WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rust, Luise; Rösler, Luise
birth: 1821-03-06, Dessau
death: 1878-12-11, Dessau
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Dessau
- Tochter des Stiftsrates Karl Ludwig Rust (1786–1874), Schwester von Wilhelm Rust, Nichte des Musiklehrers Wilhelm Karl Rust (1787–1855), Enkelin von Friedrich Wilhelm Rust
- ab mindestens 1844 als herzogliche Kammersängerin Mitglied der Dessauer Hofkapelle; gastierte in den Spielzeiten 1840/41, 1844/45 und 1846/47 am Dessauer Hoftheater
- seit 5. Juli 1846 verheiratet mit Gustav Rösler