WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1137853352 Baldenecker, Johann Daniel[^1]
[^1: - Sohn des Musikers Nicolaus Baldenecker (1783–1858) und dessen Frau Maria Anna Carolina Rosina, geb. Bournay (1792–1813)
- zunächst erster Geiger im Theaterorchester Frankfurt/Main
- 1832 bis 1836 Chordirektor am Theater Leipzig
- seit 1835 verheiratet mit Amalie, geb. Böhme
- 1836 bis zur Pensionierung 1848 Chordirektor am Hoftheater Karlsruhe]