WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinwald, Christophine; Schiller, Elisabetha Christophine Friederike
identifier: 116428546
birth: 1757-09-04, Marbach
death: 1847-08-31, Meiningen
sex: f
occupation: Zeichenlehrerin
residence: Lorch
residence: Ludwigsburg
residence: Solitude
residence: Meiningen
- Tochter von Johann Caspar Schiller und dessen Frau Elisabetha Dorothea, geb. Kodweiß; Schwester von Friedrich Schiller, Luise Franckh und Nanette Schiller
- seit 22. Juni 1786 verheiratet mit Wilhelm Reinwald