WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116428546 Reinwald, Christophine Schiller, Elisabetha Christophine Friederike[^1]
[^1: - Tochter von Johann Caspar Schiller und dessen Frau Elisabetha Dorothea, geb. Kodweiß; Schwester von Friedrich Schiller, Luise Franckh und Nanette Schiller
- seit 22. Juni 1786 verheiratet mit Wilhelm Reinwald]