WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sedelmeyer, Johann Carl August; Seidelmeyer, Johann Carl August
birth: 1776/1778
death: 1833-10-18, Dresden
sex: m
occupation: Violinist
residence: Dresden
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1805 bis 1830
- die Witwe Maria Elisabeth starb am 4. Dezember 1836 mit 56 Jahren