WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sedelmeyer, Johann Carl August Seidelmeyer, Johann Carl August[^1]
[^1: - Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1805 bis 1830
- die Witwe Maria Elisabeth starb am 4. Dezember 1836 mit 56 Jahren]