WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bocholtz, Hermann Graf von; Bocholtz-Meschede, Hermann von; Bocholz, Hermann von
birth: 1803-08-01
death: 1863-11-18
sex: m
occupation: Kammerherr
occupation: Intendant
occupation: Hofmarschall
residence: Oldenburg
- Sohn von Wilhelm Friedrich Freiherr (ab 1803/04 Graf) von Bochol(t)z-Meschede (1768–1837) und dessen Frau Caroline, geb. Freiin von Weichs zu Rösberg (1773–1845)
- großherzoglich oldenburgischer Hofmarschall und Kammerherr
- seit 18. April 1830 verheiratet mit Auguste, geb. Freiin von Rüxleben (geb. 26. April 1806)
- 1846 bis 1854 Intendant des Hoftheaters Oldenburg