WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pugh, Mr.
sex: m
occupation: Bühnenmaler
residence: London
als Bühnenmaler am Coventgarden Theater tätig, dort häufige Zusammenarbeit mit der Familie Grieve; beteiligt an der szenischen Ausstattung der Freischütz-Einstudierung am Coventgarden Theatre (Premiere 14. Oktober 1824) sowie der Oberon-Uraufführung 1826, schuf für die letztgenannte laut Theaterzettel folgende Bühnenbilder: Palastgarten (Szene II/2), Felsenschlucht (Szene II/4), Myrtenhain in den Gärten Almansors (Szene III/3), Hof des Harem in Tunis (Szene III/6)