WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

132432315 Böheim, Marianne Wulffen, Anna Marianne[^1]
[^1: - Bühnendebüt 1776 am Lübecker Theater
- verheiratet mit dem Schauspieler Joseph Michael Böheim (um 1748–1811), gemeinsame Tochter: Charlotte
- gemeinsam mit dem Ehemann ab 1779 in Berlin und (nach Tätigkeit am Hoftheater Schwedt 1784, in Frankfurt/Main 1786–1788 und Mainz 1788/89) erneut ab 1789 am Berliner Nationaltheater, 1811 ins Ensemble der Königlichen Schauspiele übernommen, dort bis zur Pensionierung (1. Mai 1816)]