WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vanini, Mad.[^1]
[^1: - ab 1809 am Berliner Nationaltheater tätig (1811/12 im Ensemble der Königlichen Schauspiele)
- starb an Nervenfieber und hinterließ einen Sohn]