WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bockmühl, Robert Emil
identifier: 116214880
birth: 1812-01-10, Frankfurt (Main)
death: 1891-11-03, Frankfurt (Main)
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Komponist
residence: Düsseldorf
residence: Frankfurt am Main
wirkte einige Jahre in Düsseldorf in der Schadowstrasse 79, ab 1856 in Frankfurt am Main