WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ferriar, John
identifier: 117505900
birth: 1763-11-21, Oxnam bei Jedburgh (Roxburgshire)
death: 1815-02-04, Manchester
sex: m
occupation: Arzt
residence: Manchester
1791–1815 Irrenarzt und Vorstand poliklinischer Institute in Manchester