WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

128739436 Guislain, Joseph [Seit 1828 war er als 1. Arzt der Irrenanstalt in Gent tätig, erhielt 1835 die Professur für Physiologie der dortigen Universität.]