WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Backhaus, Johann Ludwig
identifier: 1132720796
identifier: BachDigitalPerson_agent_00001229
birth: 1715, Gotha
death: 1771, Gotha
sex: m
occupation: Organist
residence: Gotha
Organist der Margarethenkirche und der Augustinerkirche in Gotha.