WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eckelt, Johann Valentin
identifier: 102463077
identifier: BachDigitalPerson_agent_00001975
birth: 1673-05-08, Werningshausen bei Erfurt
death: 1732-12-18, Sondershausen
sex: m
occupation: Kopist
occupation: Organist
residence: Wernigerode
residence: Sondershausen
ab 1697 Organist der Liebfrauenkirche in Wernigerode; ab 1701 Organist der Trinitatiskirche in Sondershausen.