WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rost, Dem. [von ca. 1820 bis ca. 1824 Choristin (wechselnd Sopran bzw. Alt) am Dresdner Hoftheater; gelegentlich auch in Solorollen eingesetzt]