WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Creutz, Hr. Kreuz, Hr. [1817 bis 1823 als Chorist (zunächst noch Alt, ab 1819 als Bass) am Dresdner Hoftheater tätig; gelegentlich auch in Solorollen eingesetzt]