WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Crouch, Frederick William
birth: 1780-01-01/1783-12-31
death: 1844
sex: m
occupation: Cellist
residence: London
Mitglied des Orchesters der Italienischen Oper London, Celloschule