WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

136137628 Grenser, Friedrich Wilhelm [seit 1824 im Leipziger Gewandhausorchester, 1830–1857 Solocellist ebda.]