WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1034931768 Kufferath, Wilhelm Kufferath, Friedrich Wilhelm [seit 1878 bis zu seinem Tod Solocellist an der Großherzoglichen Hofkapelle in Oldenburg]