WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Treff, Paul
sex: m
occupation: Cellist
residence: Berlin
Kammermusiker, 1. Cellist im Orchester der Berliner Staatsoper, Mitglied des dortigen Cello-Quartetts; Vater der Schauspielerin Alice Treff (1906–2003)