WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116857005 Gröbel, Christian Ernst August [ab 1814 Konrektor, 1816 bis 1848 Rektor der Kreuzschule in Dresden]