WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 8. Februar 1823
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mainzer Theaterbericht 1823.

Nachdem der Freischütz in kurzen Intervallen sechsmal, bei immer vollem Hause und über jede Erwartung gut gegeben worden war [Mainzer Erstaufführung der Oper am 16. November 1822.], bekamen wir mit gespannter Erwartung am 1. Jänner Mozarts "Don Juan." Dieser Wechsel war sinnig und gut; unmittelbar nach Weber macht meistens Rossini keine Wirkung, wie wir dies neulich bei Aufführung seines Barbiers von Sevilla sahen, welcher während dem Freischütz-Cyklus aufgeführt, sehr kalt aufgenommen wurde [...]