WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sehring, Henriette Röpke, Henriette Roepke, Henriette Röppke, Henriette[^1]
[^1: - Tochter des Schauspielerehepaars Friedrich Wilhelm Röp(p)ke und Henriette Röp(p)ke, das sich während des gemeinsamen Weimarer Engagements (ab März 1808) 1809 trennte; erste Bühnenauftritte in Kinderrollen u. a. in Weimar und Magdeburg
- 1812 Auftritte am Theater Hamburg, heiratete dort Carl Sehring
- ab 1812 mit ihrem Ehemann am Hoftheater Karlsruhe engagiert, sang in der dortigen Erstaufführung des Abu Hassan (16. April 1826) die Fatime, zog sich 1841 von der Bühne zurück]