WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Hoftheater-Direktion
source date: 23. Januar 1824
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Erklärung

Um mehrere an die königl. sächs. General-Direction der Hoftheater und musikalischen Kapelle ergangenen Anfragen, wegen Darstellung der Oper Euryanthe, mit Musik von C. M. v. Weber, zu beantworten und fernern zu entgegnen, erklärt die erstgedachte hiermit, daß die Aufführung dieser Oper nur durch eingetretene Gesundheitsverhältnisse der Darstellerin der Euryanthe aufgeschoben worden ist, und sobald diese gehoben sind, sogleich statt finden wird. Dresden, am 22. Januar 1824.