WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Liebfrauenmünster
Cathédrale Notre-Dame
Kategorie: Kirche
Ort: Straßburg
- anstelle eines abgebrannten Vorgängerbaus von 1176 bis 1439 erbaut; Gebäude im romanischen Stil begonnen, fortgesetzt im gotischen Stil
- eine der bedeutendsten Kathedralen der Architekturgeschichte; der Nordturm gilt als das höchste im Mittelalter vollendete Bauwerk (Südturm nie gebaut)
- Figurenschmuck und Innenausstattung durch reformatorischen Bildersturm, Rekatholisierung und Revolution in Mitleidenschaft gezogen; Schäden am Gebäude durch Bombardierungen 1870 (danach Vierungsturm erneuert) und 1944 (Schäden erst 1990 endgültig behoben)