WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lyceum Theatre
English Opera House
Kategorie: Theater
Ort: London
- Theater in der Wellington Street (mit Eingang am Strand), Architekt: James Paine, eröffnet 1765
- 1794 unter Samuel Arnold Umgestaltung des Innenraums, Erteilung des Theaterprivilegs erst 1809
- von 1809 bis 1812 von der Gesellschaft des Drury Lane Theatre genutzt (nach Brand des Drury Lane Theatre)
- 1816 nochmaliger Umbau durch Samuel Beazley (1786‒1851)
- von 1816 bis 1830 als English Opera House geführt
- 1830 durch Brand zerstört, nach Wiederaufbau durch Samuel Beazley am 14. Juli 1834 wiedereröffnet
- Schließung 1939; nach dem Zweiten Weltkrieg vorrangig als Ballsaal und Konzerthalle genutzt; 1973 unter Denkmalschutz gestellt
- nach Restaurierung als Musical-Theater genutzt