WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Großherzogliches Hoftheater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Karlsruhe
- nach Erhebung Badens zum Großherzogtum ab 1806 Neubau des neuen Hoftheaters nach Plänen von F. Weinbrenner im westlichen Schlossbezirk (dafür Abbruch der mittleren Orangerie); Aufführungen im neuen Haus ab 1809; Eröffnung als neustrukturiertes Großherzogliches Hoftheater 9. November 1810 mit Paers Achill
- 28. Februar 1847 durch Brand zerstört und an gleicher Stelle durch einen Neubau (1851 bis 1853) von Heinrich Hübsch ersetzt (in der Zwischenzeit wiederum Aufführungen im alten Komödienhaus)
- am ehemaligen Standort heute das Bundesverfassungsgericht